Title: Exámen Módulo 3 CIB
Course: Contraincendios > Section: Módulo 3

Exámen de repaso del Módulo 3.

Este exámen debe tener una puntuación de mínimo de 66% de efectividad para que pueda ver las actividades del módulo 4. Tiene 20 minutos y un máximo de 4 intentos para lograrlo. Adelante!!!