Title: pa_b_m2
Course: Contraincendios

Primeros Auxilios Básicos Módulo2

Feedback shared by this category's questions, if right: Su respuesta es correcta.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Su respuesta es parcialmente correcta.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Su respuesta es incorrecta.

Q: ¿Cuál es la manera correcta de abrir la vía aérea?

¿Cuál es la manera correcta de abrir la vía aérea?:
- Inclinación de la cabeza y levantamiento del mentón
- Poner al paciente boca bajo
- Inclinación del mentón y elevación de la cabeza.
A: Inclinación de la cabeza y levantamiento del mentón

Q: Los ciclos de compresiones –insuflaciones adecuadas en cualquier paciente atendido por un rescatador son:
- 30 compresiones por 2 insuflaciones 5 veces
- 30 insuflaciones por 2 compresiones 30 veces
- 15 compresiones por 2 insuflaciones
A: 30 compresiones por 2 insuflaciones 5 veces

Q: Los pasos a seguir en la atencion de una obstruccion total de la vía área en pacientes consientes son:
- Colocarse inmediatamente detrás del paciente y presionarle el pecho
- Pedirle al paciente que tosa hasta que arroje el objeto
- Presentarse con el paciente, preguntar si se está atragantando, pedir permiso para ayudar y explicarle la maniobra
A: Presentarse con el paciente, preguntar si se está atragantando, pedir permiso para ayudar y explicarle la maniobra

Q: Las compresiones en el pecho durante la R.C.P  deben ser:
- Fuertes, rápidas y con las menores interrupciones posibles
- Suaves, lentas y con interrupciones para checar el pulso
- Fuertes, rápidas y con interrupciones frecuentes para checar el pulso
A: Fuertes, rápidas y con las menores interrupciones posibles

Q: Los pasos para el uso del desfibrilador automático externo son:
- Dar R.C.P hasta que recupere el estado de despierto, posteriormente utilizamos el desfibrilador automático externo (D.A.E.)
- Dar 5 soplos y 2 compresiones, posteriormente utilizar el D.A.E
- Encender el D.A.E., seguir las instrucciones de voz y visuales, posteriormente aplicar las descargas indicadas por el dispositivo.
A: Encender el D.A.E., seguir las instrucciones de voz y visuales, posteriormente aplicar las descargas indicadas por el dispositivo.

Q: Sin una adecuada ventilación, las células especialmente las del cerebro, (neuronas) comienzan a morir pasados:
- 15 minutos
- 4 a 6 minutos
- 10 minutos
A: 4 a 6 minutos

Q: Las compresiones en un paciente inconsciente con obstrucción de la vía aérea se realizan de la siguiente manera:
- Dar 30 compresiones en el abdomen, revisar la vía aérea y de ser necesario hacer un barrido de gancho, de no ser así, dar 2 Insuflaciones y continuar con compresiones
- Dar 2 soplos y hacer un barrido de gancho
- Dar 30 compresiones en el pecho, revisar la vía aérea y de ser necesario hacer un barrido de gancho, de no ser así dar 2 soplos y continuar con las compresiones rápidas y fuertes
A: Dar 30 compresiones en el pecho, revisar la vía aérea y de ser necesario hacer un barrido de gancho, de no ser así dar 2 soplos y continuar con las compresiones rápidas y fuertes

Q: R.C.P significa Reanimación Cardio Pulmonar
- Verdadero
- Falso
A: Verdadero