Title: evac_b_m3
Course: Contraincendios

Evacuación de Inmuebles Básico Módulo 3

Feedback shared by this category's questions, if right: Su respuesta es correcta.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Su respuesta es parcialmente correcta.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Su respuesta es incorrecta.

Q: Es la máxima autoridad que organizará y coordinará la actuación de las brigadas de emergencia
- Responsable del inmueble
- Brigadista de evacuación
- Bombero municipal certificado
A: Responsable del inmueble
Feedback: Recuerde que el responsable del inmueble es la máxima autoridad que organizará y coordinará la actuación de las brigadas de emergencia

Q: Cuando hablamos de extintores, hidrantes, detectores de humo y calor, cascos de seguridad, ropa protectora, lámparas, alarmas y herramienta en general, nos estamos refiriendo a:
- Equipo de seguridad
- Equipo higiénico
- Equipo de mantenimiento
- Equipo de respaldo
A: Equipo de seguridad
Feedback: Recuerde que el equipo de seguridad, incluye extintores, hidrantes, detectores de humo y calor, cascos de seguridad, ropa protectora, lámparas, alarmas y herramienta en general.

Q: Se recomienda que exista un brigadista por cada:
- 5 usuarios
- 10 usuarios
- 15 usuarios
- 20 usuarios
A: 10 usuarios
Feedback: Recuerde que se recomienda que exista un brigadista por cada 10 usuarios del inmueble.

Q: En un momento dado, los vecinos del inmueble podrán integrarse a las brigadas
- Verdadero
- Falso
A: Verdadero
Feedback: Recuerde que para atender una situación de emergencia, cada mano cuenta, y en un momento dado, los vecinos del inmueble podrán integrarse a las brigadas

Q: El responsable del inmueble puede tener un auxiliar
- Verdadero
- Falso
A: Verdadero
Feedback: Recuerde que para que nunca se quede desprotegido un sitio, el responsable del inmueble puede tener un auxiliar, que se quede como encargado mientras el titular no se encuentra.