Title: ci_b_m7
Course: Contraincendios

Contra Incendios Básico Módulo 7

Feedback shared by this category's questions, if right: Su respuesta es correcta.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Su respuesta es parcialmente correcta.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Su respuesta es incorrecta.

Q: El primer paso apra usar un extintor es:
- Quitar el seguro del extintor
- Hacer un disparo de prueba para comprobar que sale el agente de su interior
- Acercarse siempre en contra del viento
A: Quitar el seguro del extintor
Feedback: Recuerda que por seguridad, un extintor deberá de tener un seguro para evitar su descarga accidental, por lo que el primer paso apra utilizarlo es quital el seguro.

Q: Sirve para comprobar que sale el agente del interior del extintor
- Realizar disparo de prueba
- Quitar seguro
- Agitar y direccionar la manguera
A: Realizar disparo de prueba
Feedback: Para comprobar que sale el agente de su interior, se debe realizar un disparo de prueba.

Q: Nos ayuda para que la descarga se realice hacia el espacio donde se encuentra el fuego.
- Tomar firmemente la manguera o boquilla del extintor
- Presionar firmemente la palanca de disparo del extintor
- Transportar firmemente el extintor con las dos manos y presionándolo contra el pecho.
A: Tomar firmemente la manguera o boquilla del extintor
Feedback: El tomar firmemente la manguera o boquilla, nos ayuda a que la descarga se realice hacia el espacio donde se encuentra el fuego.

Q: La distancia adecuada que debe haber entre el incendio y el combatiente debe ser:
- Entre 1.5 y 2.5 metros
- Entre 3 y 5 metros
- entre 5 y 7 metros
- entre 1 y 2 metros
A: Entre 3 y 5 metros
Feedback: Recuerde que la distancia entre el incendio y el combatiente, debe ser de 3 a 5 metros y siempre debe procurarse estar a favor del viento.

Q: Cuando se descarga el extintor por medio de la palanca de disparo, se debe dirigir la descarga hacia:
- La base del material que se está quemando
- Las llamas mas altas
- El humo para confinarlo
- El aire circundante al incendio
A: La base del material que se está quemando
Feedback: Recuerde que el extintor no producirá efecto si no se dirige hacia la base de las llamas, y por el contrario, si este se dirige hacia las llamas, lo que pasará es que puede dirigirlas hacia el material que aún no se quema.

Q: Cuando nos alejamos del incendio una vez que lo hemos combatido, es necesario darle la espalda para alejarnos lo más rápidamente posible.
- Verdadero
- Falso
A: Falso
Feedback: recuerde que nunca deberemos darle la espalda al fuego, siempre deberemos de alejarnos viendo el área donde ha ocurrido un incendio.