Title: Examen Módulo 1 CIB
Course: Contraincendios > Section: Módulo 1

Exámen de repaso del Módulo 1.

Este exámen debe tener una puntuación de mínimo el 66% de efectividad para que pueda ver las actividades del módulo 2.

Contará con 20 minutos y un máximo de 4 intentos para lograrlo. Adelante!!!