Title: Exámen Final CIB
Course: Contraincendios > Section: Exámen Final

Exámen Final.

Este exámen debe contar con un puntaje mínimo de 80% de efectividad para que pueda acreditar el curso.

Solamente puede intentarlo una vez.

Tendrá un máximo de 60 minutos para contestarlo.